en	Storage usage
de	Speichernutzung

en	Show usage in percent of default storage
de	Zeigt Nutzung des Speichers-Volumens in Prozent

en	Used
de	Belegt

en	Free
de	Frei

en	Biggest unused files
de	Größte ungenutzte Dateien

en	Displays the 10 biggest files that are not referenced
de	Zeigt die 10 größten nicht referenzierten Dateien an

en	No unused files found
de	Keine ungenutzten Dateien gefunden

en	Duplicate files
de	Identische Dateien

en	Displays all files that are duplicates
de	Zeigt Dateien an, die mehrfach vorhanden sind

en	Open original file in new window
de	Originaldatei in neuem Fenster öffnen

en	Control
de	Interaktion

en	References
de	Referenzen

en	Search in folder
de	Im Ordner suchen

en	No duplicates found
de	Keine Duplikate gefunden

en	Last changed pages
de	Zuletzt geänderte Seiten

en	Displays last changed pages the active backend user has access to
de	Zeigt die zuletzt geänderten Seiten an, auf die der aktive Backend-Benutzer Zugriff hat

en	Changes in current selected workspace
de	Änderungen im aktuell ausgewählten Arbeitsbereich

en	Show history
de	Verlauf anzeigen

en	Edit page content
de	Seiteninhalt bearbeiten

en	Position in pagetree
de	Position im Seitenbaum

en	No page history found
de	Keine Seitenhistorie gefunden

en	Latest redirects
de	Neueste Weiterleitungen

en	Shows a list of latest redirects
de	Zeigt eine Liste der neuesten Weiterleitungen an

en	No redirects found
de	Keine Weiterleitungen gefunden

en	Source Domain
de	Quelldomain

en	Source Path
de	Quellpfad

en	Source Target
de	Ziel der Quelle

en	Status Code
de	Statuscode

en	Hit Count
de	Trefferanzahl

en	Last Hit
de	Letzter Treffer

en	Updated ▼
de	Aktualisiert ▼

en	Edit Redirect
de	Weiterleitung bearbeiten

en	Broken links
de	Defekte Links

en	Shows a list of broken links (based on tx_linkvalidator)
de	Zeigt eine Liste defekter Links an (basierend auf tx_linkvalidator)

en	Broken link is used in record <strong>%s</strong> (UID: <strong>%s</strong>) on page ID <strong>%s</strong> in field <strong>%s</strong>.
de	Defekter Link wird im Datensatz <strong>%s</strong> (UID: <strong>%s</strong>) auf Seite ID <strong>%s</strong> im Feld <strong>%s</strong> verwendet.

en	No broken links found
de	Keine defekten Links gefunden

en	Error fetching broken links. Please try again.
de	Fehler beim Abrufen defekter Links. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Suppressed Errors
de	Unterdrückte Fehler

en	This record is in current workspace
de	Dieser Datensatz befindet sich im aktuellen Arbeitsbereich

en	Needs recheck
de	Benötigt erneute Überprüfung

en	OK

en	Open in new tab
de	In neuem Tab öffnen

en	Edit element containing this broken link
de	Element mit diesem defekten Link bearbeiten

en	Suppress error
de	Fehler unterdrücken

en	Release error
de	Fehler freigeben

en	Path
de	Pfad

en	Element

en	Link

en	URL / Link Target
de	URL / Link-Ziel

en	Error message
de	Fehlermeldung

en	Last check
de	Letzte Überprüfung

en	List of most searched words
de	Liste der meistgesuchten Worte

en	Last 24 hours, last 30 days and all requests
de	Letzte 24 Stunden, letzte 30 Tage und aller Anfragen

en	Last 24 hours
de	Letzte 24 Stunden

en	Last 30 days
de	Letzte 30 Tage

en	All
de	Alle

en	Word count
de	Anzahl

en	Maximum size as bytes or KB, MB, GB: only used to display chart, no validation is done.
de	Maximale Größe in bytes oder KB, MB, GB: Nur zur Anzeige der Grafik, es erfolgt keine Validierung.

en	Open file in new window
de	Datei in neuem Fenster öffnen

en	Display information
de	Informationen anzeigen

en	Search in folder
de	Im Ordner suchen

en	File missing
de	Datei fehlt

en	please inform your administrator to run FAL: update storage index
de	Bitte informieren Sie Ihren Administrator, dass er den FAL: Speicherindex aktualisieren soll