en	External Import log entry

en	Status

en	Run date

en	User

en	Configuration

en	Context

en	Message

en	Duration (seconds)

en	Import external data

en	External Import configuration

en	Choose a configuration to restrict this reaction to handling only this particular configuration. Leave empty to allow all configurations to be handled by the reaction.

en	Synchronizable tables

en	Non-synchronizable tables

en	Additional configuration